Observed A 0.1 - 0.05- 0 0.05 0.1

{2} 2v

0.096

0.098

0.1

0.102

0.104 pos neg ALICE

= 2.76 TeV NNs 30-40% Pb-Pb

c < 5.0 GeV/ Tp 0.2 <

< 0.8 η -0.8 <